Bienvenido a la página del VLA para el público en general

El Gran Arreglo de Antenas, uno de los principales observatorios astronómicos radiales del mundo, consta de 27 antenas de radio acomodadas en forma de’’Y’’ en los Llanos de San Agustín, 50 millas al oeste de Socorro, Nuevo México. Cada antena tiene 25 metros (81 pies) de diámetro. Los datos de las antenas se combinan electrónicamente para dar la resulución de una antena 36km (22 millas) con la sensibilidad de un disco de 130 metros (422 pies) de diámetro. Para más información mira nuestra perspectiva general del VLA.

Durante el verano 2002, se ofrecen tours con guías para el público en general.

¡Ven aVisitarnos!

¡Compra con nosotros!

Fotografías del VLA.

Las antenas están generalmente en la configuración B.

¿Qué se necesita para que el VLA siga trabajando?

¿Quien usa el VLA?

Recientes anuncios de prensa.

Destacadas observaciones generales del VLA.

Fundamentos de Radio-Astronomía

¿Qué Novedades hay?

03/11/02: Las discrepancias de edad confunden a las teorías pulsares.

12/26/01: "Ofreciendo la Astronomía al nuevo milenio" ,un artículo hecho por el Director Asistente Jim Ulvestad en el diario "Albuquerque Tribune."

Casa | Mapa del Sitio | Contáctenos | ¿Qué novedades hay?

El Observatorio Nacional de Radio-Astronomía es un servicio de la Fundación Nacional de la Ciencia, operado bajo un acuerdo cooperativo de Universidades Asociadas, Inc.