-500 0 500

-500

0

500 Antennas + uv coverage

0 100 200 300 400 500 0 50 100 150 200

Baseline length (m)

Number of uv points per radius interval

Baseline Histogram

0 100 200 300 400 500 0

1

2

3

4 x 10^4

Baseline length (m)

Area Density uv points (points/km squared) uv point density

0 100 200 300 400 500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Baseline length (m)

Cumlative distribution of Baseline lengths

Fraction of uv points within radius