Plot file version 1 created 08-DEC-1999 11:58:07 V vs U for 118A1SN-60_3.NUVCO.1 Source: Ants * - * Stokes I IF# 1 Chan# 1

Mega Wavlngth

Mega Wavlngth

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0